0

50

100

150

200

250

Shortwave flux (W/m 2)

UMD/DX v3.3.3 (00-05) UMD/D1 v3.3.3 (00-05) UMD/D1 v3.3 (00-05) UMD/MODIS (02-05) CERES (00-05) GEWEX v3.0 (00-05) ISCCP-FD (00-05) TFK09 KT97 MERRA (02-08) NRA-R2 (02-08) NRA-R1 (02-08) ERA-I (02-08) ERA-40 (85-89) JRA (02-08) JRA (00-04) CFSR (02-08) C20R (02-08)

Observational All-sky SW down at surface

Reanalyses All-sky SW down at surface

Observational Net SW flux at surface

Reanalyses Net SW flux at surface